Egy pár férfi cipő nem elég

Férfi cipő

Ahogyan a ruhák esetében, úgy a cipők kiválasztását sem szeretik a férfiak elkapkodni. Egy megfelelő férfi cipő megvásárlása alapos megfontolást igényel. Legtöbb esetben olyannyira alapos, hogy már akkor nézünk másik után, amikor az előző szinte leesett a lábunkról. Természetesen ez nem mindenkinél van így. Az nem jó egyetlen lábbelinek sem, ha a szekrény mélyén porosodik, ezért az a legjobb, ha csak annyi van kéznél, amennyit éppen használunk. Egyes szakértők úgy tartják, hogy érdemes két-három pár cipőnek lennie a polcon, és azokat folyamatosan váltogatni.

Ennek főként egészségügyi vonatkozásai vannak, és nem a divattal függ össze. Abban az esetben, ha valaki nagyon sokat sétál, esetleg a munkájából kifolyólag ennek bőven van realitása, hiszen lábunk eléggé be tud szorulni egy ilyen lábbelibe, és öröm az, amikor levesszük. Másnap viszont ha egy másik cipőben indulunk útnak, akkor az a más kialakításból kifolyólag egyéb hatásként érinti a lábunkat. Ezért jó, ha több pár férfi cipő van éppen kéznél, és mindig ahhoz tudunk nyúlni, amelyikhez éppen szeretnénk.

The post Egy pár férfi cipő nem elég appeared first on Jazz Steps.